CREATE TABLE `data_source`
(
    `ds_id`        bigint(20)   NOT NULL AUTO_INCREMENT COMMENT '数据源标识，主键自增',
    `tenant_id`    bigint(20)   NOT NULL COMMENT '租户标识,外键关联租户表',
    `project_id`   bigint(20)   NOT NULL COMMENT '项目标识,外键关联项目表',
    `group_id`     bigint(20)            DEFAULT NULL COMMENT '分组标识,主键自增',
    `scenario_id`  int(11)               DEFAULT NULL COMMENT '场景标识，0默认 1UDAL实时同步 2oracle实时同步 3teledb实时同步 4telepg实时同步 5udal离线同步 6oracle离线同步 7teledb离线同步 8telepg离线同步 9ftp采集 10kafka采集 11pulsar采集 12api采集',
    `ds_name`      varchar(255) NOT NULL COMMENT '数据源名称，项目内唯一',
    `ds_name_cn`   varchar(255) NOT NULL COMMENT '数据源中文名称',
    `ds_role`      varchar(5)            DEFAULT NULL COMMENT '数据源角色，类型为src、tgt',
    `ds_type`      varchar(10)  NOT NULL COMMENT '数据源类型，类型主要有mysql、oracle、pg、gp、udal、teledb、hdfs、hive、ftp，具体参考系统字典类型表ds_type',
    `schema_name`  varchar(50)  NOT NULL COMMENT '数据库名，针对数据库类数据源，其他数据源可不填',
    `ds_state`     char(1)      NOT NULL DEFAULT 'y' COMMENT 'y正常状态，n冻结状态',
    `connection`   text         NOT NULL COMMENT '数据源信息，标准JSON格式',
    `ext_settings` mediumtext COMMENT '数据源扩展设置，标准JSON格式',
    `remark`       varchar(255)          DEFAULT NULL COMMENT '备注信息',
    `creator_id`   bigint(20)   NOT NULL COMMENT '创建人标识，外键关联用户表',
    `create_time`  datetime     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '创建时间',
    `modifier_id`  bigint(20)   NOT NULL COMMENT '修改人标识，外键关联用户表',
    `modify_time`  datetime     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP COMMENT '修改时间',
    `record_state` char(1)      NOT NULL DEFAULT 'y' COMMENT '记录状态，y有效数据 n已删除数据',
    PRIMARY KEY (`ds_id`),
    UNIQUE KEY `AK_ds_name` (`project_id`, `ds_name`),
    KEY `group_id` (`group_id`),
    KEY `ds_type` (`ds_type`)
) DEFAULT CHARSET = utf8mb4 COMMENT ='数据源定义，定义数据源名称、类型、连接信息、扩展属性等'
